// React, NextJS
import React from "react";
import Head from "next/head";

import Productpage from "../components/productpage.jsx";

const content = {
  auszeichnungen: {
    title: "Auszeichnungen",
    text: `The Precision Sheet Metal Technology Fair ist ein seit 1989 existenter Wettbewerb für AMADA Kunden, um Blechteile mit besonderer Qualität und Innovation auszuzeichnen. 2015 zählten wir mit einer hochpräzisen Halterung für eine Gelddruckmaschine zu den Gewinnern.`,
    iconurl: "/icons/qs_auszeichnungen.svg",
    iconalt: "Icon, welches Zertifikat darstellt",
    bgurl: "/background/qualitaet/auszeichnungen.webp",
    bgtitle: "Bild unserer Auszeichnung des Precision Sheet Metal Technology Fairs"
  },
  messtechnik: {
    title: "Messtechnik",
    text: `Grundsätzlich werden alle Teile über den gesamten Fertigungsprozess auf Qualität überwacht. Auf Wunsch erstellen wir auch Erstmusterprüfprotokolle, bei welchen alle Maße der Produktionszeichnung akribisch kontrolliert und in einem Prüfbericht, welchen wir Ihnen zukommen lassen, niedergeschrieben. <br><br>Wir verwenden kalibrierte Messmittel und folgende Messmaschinen:<br/><br/>Mauser Capax 2 digitaler Höhenmesser<br/>Messmikroskop Digiscope<br/>Mitutoyo Messschieber<br/><br/> sowie weitere für die Produktion notwendige Messmittel.`,
    iconurl: "/icons/qs_messtechnik.svg",
    iconalt: "Icon eines Messschiebers beim Messen eines Rundteiles",
    bgurl: "/background/qualitaet/messtechnik.webp",
    bgtitle: "Bild einer 3D Messmaschine"
  },
  iso: {
    title: "ISO Zertifizierung",
    text: `Wir leben unseren ISO 9001:2008 Prozess! Schon lange bevor der Betrieb zertifiziert wurde haben wir nach strikten Auflagen gearbeitet. Unsere internen QS-Verfahren garantieren eine Qualität, die überzeugt. Reklamationen sind bei uns eine Seltenheit!`,
    iconurl: "/icons/qs_iso.svg",
    iconalt: "Icon mit Kreis und dem Text iso",
    bgurl: "/background/qualitaet/iso-zertifizierung.webp",
    bgtitle: "Bild unseres ISO Zertifikats"
  },
};

export default function Fertigungsverfahren() {
  return (
    <>
      <Head>
        <meta
          name="description"
          content="Mit unseren hochpräzisen Messtechniken garantieren wir perfekte Ergebnisse."
        />
        <meta
          name="keywords"
          content="Precision Sheet Metal Technology Fair, Erstmusterprüfprotokoll, ISO Zertifizierung"
        />
        <title>Qualität - Prothmann GmbH</title>
      </Head>
      <Productpage
        bgurl={content.auszeichnungen.bgurl}
        bgtitle={content.auszeichnungen.bgtitle}
        iconurl={content.auszeichnungen.iconurl}
        iconalt={content.auszeichnungen.iconalt}
        title={content.auszeichnungen.title}
        text={content.auszeichnungen.text}
      />
      <Productpage
        bgurl={content.messtechnik.bgurl}
        bgtitle={content.messtechnik.bgtitle}
        iconurl={content.messtechnik.iconurl}
        iconalt={content.messtechnik.iconalt}
        title={content.messtechnik.title}
        text={content.messtechnik.text}
        reversed
      />
      <Productpage
        bgurl={content.iso.bgurl}
        bgtitle={content.iso.bgtitle}
        iconurl={content.iso.iconurl}
        iconalt={content.iso.iconalt}
        title={content.iso.title}
        text={content.iso.text}
      />
    </>
  );
}
