// React, NextJS
import React from "react";
import Head from "next/head";

import Productpage from "../components/productpage.jsx";

const content = {
  elektronikbranche: {
    title: "Mechanik für die Elektronikbranche",
    text: `Viele Elektronikfirmen konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen und vergeben die Produktion der mechanischen Teile und Gehäuse. Immer effektiver werdende Maschinen benötigen immer engere Toleranzen. Wenige hundertstel Millimeter Toleranzangaben auf Zeichnungen erschrecken uns auch nicht.<br><br>Wir als Experten möchten sie bei der Fertigung unterstützen. Egal wie einfach oder kompliziert ihre Anforderungen an die Mechanik sind, wir können Ihnen helfen. Wir bauen sehr kurzfristig Prototypen, freuen und aber auch auf ihre Serienproduktion.`,
    iconurl: "/icons/br_elektronikbranche.svg",
    iconalt: "Icon einer vereinfachten Darstellung einer Chipbestückungsmaschine",
    bgurl: "/background/branchen/elektronikbranche.webp",
    bgtitle: "Bild einer Chipbestückungsanlage in Arbeit"
  },
  maschinenbau: {
    title: "Präzisions-Maschinenbau, Automationstechnik, Robotik",
    text: `Im Präzisions-Maschinenbau finden sich neben Frästeilen aus Kostengründen auch immer häufiger Blechteile. Unsere Maschinenkalibrierung endet nicht einfach bei der vom Maschinenhersteller versprochenen Präzision, sondern geben alles, um noch präziser zu werden. Dies macht uns zum Technologieführer, vor allem im Feinblechbereich von 0,1 bis 3 mm.`,
    iconurl: "/icons/br_maschinenbau.svg",
    iconalt: "Icon eines Roboterarms",
    bgurl: "/background/branchen/maschinenbau.webp",
    bgtitle: "Bild eines kleinen Roboterarms"
  },
  medizintechnik: {
    title: "Medizintechnik, Messtechnik",
    text: `Messtechnik  in der Prozesssteuerung oder der Diagnose in der Medizin ist ein Gebiet in dem es auf Qualität ankommt. Diese Qualität können wir mit unseren hochwertigen Bauteilen liefern.<br><br>Seit über 40 jahren arbeiten wir für führende Technologieunternehmen und sind natürlich nach den gängigen Normen zertifiziert.`,
    iconurl: "/icons/br_medizintechnik.svg",
    iconalt: "Allgemeines Icon für Medizintechnik",
    bgurl: "/background/branchen/medizintechnik.webp",
    bgtitle: "Bild einer Maschine aus der Medizintechnik"
  },
};

export default function Fertigungsverfahren(props) {
  return (
    <>
      <Head>
        <meta
          name="description"
          content="Wir arbeiten mit Kunden aus den verschiedensten Branchen zusammen. Egal ob Elektronikbranche, Maschinenbau oder Medizintechnik."
        />
        <meta
          name="keywords"
          content="Medizintechnik, Messtechnik, Automationstechnik, Präzisions-Maschinenbau, Robotik, Elektronikbranche"
        />
        <title>Branchen - Prothmann GmbH</title>
      </Head>
      <Productpage
        bgurl={content.elektronikbranche.bgurl}
        bgtitle={content.elektronikbranche.bgtitle}
        iconurl={content.elektronikbranche.iconurl}
        iconalt={content.elektronikbranche.iconalt}
        title={content.elektronikbranche.title}
        text={content.elektronikbranche.text}
      />
      <Productpage
        bgurl={content.maschinenbau.bgurl}
        bgtitle={content.maschinenbau.bgtitle}
        iconurl={content.maschinenbau.iconurl}
        iconalt={content.maschinenbau.iconalt}
        title={content.maschinenbau.title}
        text={content.maschinenbau.text}
        reversed
      />
      <Productpage
        bgurl={content.medizintechnik.bgurl}
        bgtitle={content.medizintechnik.bgtitle}
        iconurl={content.medizintechnik.iconurl}
        iconalt={content.medizintechnik.iconalt}
        title={content.medizintechnik.title}
        text={content.medizintechnik.text}
      />
    </>
  );
}
