import React from "react";
import Head from "next/head";

import Productpage from "../components/productpage.jsx";

const content = {
  auszeichnungen: {
    title: "Auszeichnungen",
    text: `The Precision Sheet Metal Technology Fair ist ein seit 1989 existenter Wettbewerb für AMADA Kunden, um Blechteile mit besonderer Qualität und Innovation auszuzeichnen. 2015 zählten wir mit einer hochpräzisen Halterung für eine Gelddruckmaschine zu den Gewinnern.`,
    iconurl: "/icons/qualitaet/auszeichnungen.svg",
    iconalt: "Lasermachine beim herstellen von Laserteilen",
    bgurl: "/background/qualitaet/auszeichnungen.webp",
  },
  messtechnik: {
    title: "Messtechnik",
    text: `Grundsätzlich werden alle Teile über den gesamten Fertigungsprozess auf Qualität überwacht. Auf Wunsch erstellen wir auch Erstmusterprüfprotokolle, bei welchen alle Maße der Produktionszeichnung akribisch kontrolliert und in einem Prüfbericht, welchen wir Ihnen zukommen lassen, niedergeschrieben. <br><br>Wir verwenden kalibrierte Messmittel und folgende Messmaschinen:<br><ul><li>Mauser Capax 2 digitaler Höhenmesser</li><li>Messmikroskop Digiscope</li><li>Mitutoyo Messschieber</li></ul> sowie weitere für die Produktion notwendige Messmittel.`,
    iconurl: "/icons/qualitaet/messtechnik.svg",
    iconalt: "Lasermachine beim herstellen von Laserteilen",
    bgurl: "/background/qualitaet/messtechnik.webp",
  },
  iso: {
    title: "ISO Zertifizierung",
    text: `Wir leben unseren ISO 9001:2008 Prozess! Schon lange bevor der Betrieb zertifiziert wurde haben wir nach strikten Auflagen gearbeitet. Unsere internen QS-Verfahren garantieren eine Qualität, die überzeugt. Reklamationen sind bei uns eine Seltenheit!`,
    iconurl: "/icons/qualitaet/iso.svg",
    iconalt: "Lasermachine beim herstellen von Laserteilen",
    bgurl: "/background/qualitaet/iso-zertifizierung.webp",
  },
};

export default function Fertigungsverfahren() {
  return (
    <>
      <Head>
        <meta
          name="description"
          content="Mit unseren hochpräzisen Messtechniken garantieren wir perfekte Ergebnisse."
        />
        <meta
          name="keywords"
          content="Precision Sheet Metal Technology Fair, Erstmusterprüfprotokoll, ISO Zertifizierung"
        />
        <title>Qualität - Prothmann GmbH</title>
      </Head>
      <Productpage
        bgurl={content.auszeichnungen.bgurl}
        // iconurl={content.auszeichnungen.iconurl}
        title={content.auszeichnungen.title}
        text={content.auszeichnungen.text}
      />
      <Productpage
        bgurl={content.messtechnik.bgurl}
        // iconurl={content.messtechnik.iconurl}
        title={content.messtechnik.title}
        text={content.messtechnik.text}
        reversed
      />
      <Productpage
        bgurl={content.iso.bgurl}
        // iconurl={content.iso.iconurl}
        title={content.iso.title}
        text={content.iso.text}
      />
    </>
  );
}
