import React from "react";
import Head from "next/head";

import Productpage from "../components/productpage.jsx";

const content = {
  elektronikbranche: {
    title: "Mechanik für die Elektronikbranche",
    text: `Viele Elektronikfirmen konzentrieren sich auf ihre Kernkompetenzen und vergeben die Produktion der mechanischen Teile und Gehäuse. Wir als Experten möchten sie bei der Fertigung unterstützen.

Egal wie einfach oder kompliziert ihre Anforderungen an die Mechanik sind, wir können Ihnen helfen. Wir bauen sehr kurzfristig Prototypen, aber freuen uns auch auf ihre Serienproduktion.`,
    iconurl: "/icons/laserteile.svg",
    iconalt: "Lasermachine beim herstellen von Laserteilen",
    bgurl: "/background/branchen/elektronikbranche.webp",
  },
  maschinenbau: {
    title: "Präzisions-Maschinenbau, Automationstechnik, Robotik",
    text: `Im Präzisions-Maschinenbau finden sich neben Frästeilen aus Kostengründen auch immer häufiger Blechteile. Damit sie an der Genauigkeit keine Abstriche machen müssen, nutzen sie unser Know-how.

Wir sind immer Technologieführer und fertigen mit unseren Maschinen hauptsächlich im Feinblechbereich von 0,1 bis 3 mm. Das schont die Achsen unserer Maschinen und erhöht die Präzision.`,
    iconurl: "/icons/stanzteile.svg",
    iconalt: "Lasermachine beim herstellen von Laserteilen",
    bgurl: "/background/branchen/maschinenbau.webp",
  },
  medizintechnik: {
    title: "Medizintechnik, Messtechnik",
    text: `Messtechnik  in der Prozesssteuerung oder der Diagnose in der Medizin ist ein Gebiet in dem es auf Qualität ankommt. Diese Qualität können wir mit unseren hochwertigen Bauteilen liefern.

Seit über 40 jahren arbeiten wir für führende Technologieunternehmen und sind natürlich nach den gängigen Normen zertifiziert.`,
    iconurl: "/icons/biegeteile.svg",
    iconalt: "Lasermachine beim herstellen von Laserteilen",
    bgurl: "/background/branchen/medizintechnik.webp",
  },
};

export default function Fertigungsverfahren(props) {
  return (
    <>
      <Head>
        <meta
          name="description"
          content="Wir arbeiten mit Kunden aus den verschiedensten Branchen zusammen. Egal ob Elektronikbranche, Maschinenbau oder Medizintechnik."
        />
        <meta
          name="keywords"
          content="Medizintechnik, Messtechnik, Automationstechnik, Präzisions-Maschinenbau, Robotik, Elektronikbranche"
        />
        <title>Branchen - Prothmann GmbH</title>
      </Head>
      <Productpage
        bgurl={content.elektronikbranche.bgurl}
        iconurl={content.elektronikbranche.iconurl}
        title={content.elektronikbranche.title}
        text={content.elektronikbranche.text}
      />
      <Productpage
        bgurl={content.maschinenbau.bgurl}
        iconurl={content.maschinenbau.iconurl}
        title={content.maschinenbau.title}
        text={content.maschinenbau.text}
        reversed
      />
      <Productpage
        bgurl={content.medizintechnik.bgurl}
        iconurl={content.medizintechnik.iconurl}
        title={content.medizintechnik.title}
        text={content.medizintechnik.text}
      />
    </>
  );
}
